# gaatawaikinche

ivanova_ts

Материал представлен из коллекции электронной библиотеки «Писатели Чувашии – детям» – pchd21.ru

Электронная библиотека создана Чувашской республиканской детско-юношеской библиотекой – rdub21.ru – на средства гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства

Автор: Галкин Александр Алексеевич

Книга: Хӗвел тухсан = Восход

Стихотворение: Тӑвайккинче

Улӑхма тӑвайккинче

Тӑтӑм эпӗ пӗр ирпе:

Ҫӑмӑл мар-мӗн ун çинче

Хӑпармашкӑн йӗлтӗрпе!

Талпӑнатӑп çӳлелле –

Йӗлтӗр сӗтӗрет калле.

Курнӑ-мӗн çакна чакак.

Ячӗ кӑшкӑрса: – Чак-чак!

Каялла нихçан ан чак!

Все тексты взяты из открытых источников и выложены на сайте для не коммерческого использования.


Все права на тексты принадлежат только их правообладателям.